Title: Chemie Matura / Bonus – Reaktionstyp erkennen
Tags: Bonus_Reaktionstyp_erkennen

Q: Langkettiges Alkan → kurzes Alkan + Alken
A: Eliminierung (Cracken)

Q: Alken + Br_2 → Dibromalkan
A: elektrophile Addition A_e

Q: Alkan + Cl_2 (UV-Licht) → Chloralkan + HCl
A: radikalische Substitution S_r

Q: Benzol + Cl_2 → Chlorbenzol + HCl
A: elektrophile Substitution S_e

Q: Carbonsäure + Alkohol → Ester + Wasser
A: Kondensation (Veresterung)

Q: Ester + Wasser → Säure + Alkohol
A: Hydrolyse

Q: Carbonsäure + Amin → Amid + Wasser
A: Kondensation

Q: Aldehyd + Alkohol → Halbacetal
A: nucleophile Addition A_n

Q: Halbacetal + Alkohol → Acetal + Wasser
A: Kondensation

Q: Alkohol → Alken + Wasser
A: Eliminierung

Q: Zwei Glucosemoleküle → Maltose + Wasser
A: Kondensation (Vollacetal-/Glycosidbildung)

Q: Viele Ethenmoleküle → Polyethen
A: Polymerisation (Addition)

Q: Disäure + Diamin → Nylon + Wasser
A: Polykondensation

Q: Primärer Alkohol → Aldehyd
A: Oxidation

Q: Keton → sekundärer Alkohol
A: Reduktion

Q: C_4H_10 + O_2 → CO_2 + H_2O
A: Verbrennung = vollständige Oxidation

Q: Offenkettige Glucose → Ringform
A: intramolekulare nucleophile Addition (Halbacetalbildung)